-- inspection_task表新增异常相关字段
-- 添加时间: 2026-05-19
-- 说明: 为巡检任务表添加异常状态和异常描述字段

-- 新增巡检状态字段: 0=未巡检, 1=正常, 2=异常
ALTER TABLE inspection_task
ADD COLUMN inspection_status INT DEFAULT 0 COMMENT '巡检状态: 0=未巡检, 1=正常, 2=异常' AFTER frequency_detail;

-- 新增巡检异常描述字段
ALTER TABLE inspection_task
ADD COLUMN inspection_remark VARCHAR(2000) NULL DEFAULT NULL COMMENT '巡检异常描述' AFTER inspection_status;
