-- 设备保养定时任务和记录 - 添加保养内容字段
-- 日期: 2026-06-17

-- 保养定时任务表添加保养内容
ALTER TABLE maintenance_task ADD COLUMN maintenance_content VARCHAR(2000) DEFAULT NULL COMMENT '保养内容';

-- 保养记录表添加保养内容
ALTER TABLE device_maintenance ADD COLUMN maintenance_content VARCHAR(2000) DEFAULT NULL COMMENT '保养内容';
