-- 创建煤质信息表
CREATE TABLE coal_field
(
    id                BIGSERIAL PRIMARY KEY,                              -- 主键ID，自动递增

    fields            VARCHAR(255) NOT NULL,                              --煤质字段
    field_name        VARCHAR(255) NOT NULL,                              -- 煤质描述
    field_description VARCHAR(255) NOT NULL,                              -- 煤质描述

    deleted           INT          NOT NULL    DEFAULT 0,                 -- 软删除标志：0=未删除，1=已删除
    create_by         VARCHAR(255),                                       -- 创建人用户名
    create_time       TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, -- 创建时间，默认当前时间
    update_by         VARCHAR(255),                                       -- 最后更新人用户名
    update_time       TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  -- 最后更新时间，默认当前时间
);

-- 表注释
COMMENT ON TABLE coal_field IS '煤质信息表，记录煤炭质量检测相关数据';

-- 字段注释
COMMENT ON COLUMN coal_field.id IS '主键ID';
COMMENT ON COLUMN coal_field.fields IS '煤种类型id';
COMMENT ON COLUMN coal_field.field_name IS '煤种类型';
COMMENT ON COLUMN coal_field.deleted IS '软删除标志，0=未删除，1=已删除';
COMMENT ON COLUMN coal_field.create_by IS '创建该记录的用户';
COMMENT ON COLUMN coal_field.create_time IS '记录创建时间';
COMMENT ON COLUMN coal_field.update_by IS '最后修改该记录的用户';
COMMENT ON COLUMN coal_field.update_time IS '记录最后更新时间';