-- ----------------------------
-- 10、 存储程序的悲观锁的信息(假如使用了悲观锁)
-- ----------------------------
DROP TABLE IF EXISTS QRTZ_LOCKS;

CREATE TABLE QRTZ_LOCKS
(
    sched_name VARCHAR(120) NOT NULL,   -- 调度名称
    lock_name  VARCHAR(40)  NOT NULL,   -- 悲观锁名称
    PRIMARY KEY (sched_name, lock_name) -- 主键
);

COMMENT ON TABLE QRTZ_LOCKS IS '存储的悲观锁信息表';
COMMENT ON COLUMN QRTZ_LOCKS.sched_name IS '调度名称';
COMMENT ON COLUMN QRTZ_LOCKS.lock_name IS '悲观锁名称';










