-- 创建煤质信息表
CREATE TABLE coal_value
(
    id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,           -- 主键ID，自动递增
    plan_id     VARCHAR(255) NOT NULL,           --关联煤质方案主键ID
    coal_value  VARCHAR(255) NOT NULL,           -- 字段值
    fields      VARCHAR(255) NOT NULL,           -- 字段
    field_name  VARCHAR(255) NOT NULL,           -- 字段名
    type        VARCHAR(255) NOT NULL,           -- 1 采购/ 2 正式   入库

    deleted     INT          NOT NULL DEFAULT 0, -- 软删除标志：0=未删除，1=已删除
    create_by   VARCHAR(255),                    -- 创建人用户名
    create_time TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE,     -- 创建时间，默认当前时间
    update_by   VARCHAR(255),                    -- 最后更新人用户名
    update_time TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE      -- 最后更新时间，默认当前时间
);

-- 表注释
COMMENT ON TABLE coal_value IS '煤质信息表，记录煤炭质量检测相关数据';

-- 字段注释
COMMENT ON COLUMN coal_value.id IS '主键ID';
COMMENT ON COLUMN coal_value.plan_id IS '关联煤质方案主键ID';
COMMENT ON COLUMN coal_value.coal_value IS '字段值';
COMMENT ON COLUMN coal_value.fields IS '字段';
COMMENT ON COLUMN coal_value.field_name IS '字段名';
COMMENT ON COLUMN coal_value.type IS '1 采购/ 2 正式   入库';
COMMENT ON COLUMN coal_value.deleted IS '软删除标志，0=未删除，1=已删除';
COMMENT ON COLUMN coal_value.create_by IS '创建该记录的用户';
COMMENT ON COLUMN coal_value.create_time IS '记录创建时间';
COMMENT ON COLUMN coal_value.update_by IS '最后修改该记录的用户';
COMMENT ON COLUMN coal_value.update_time IS '记录最后更新时间';