-- 创建 coal_info 表
CREATE TABLE coal_info
(
    id               SERIAL PRIMARY KEY,                                 -- 主键，自动递增
    coal             VARCHAR(255) NOT NULL,                              -- 煤种名称，不允许为空
    maintainer_id    int4         NOT NULL    DEFAULT 0,                 -- 维护人，不允许为空
    maintenance_date DATE         NOT NULL,                              -- 维护日期，不允许为空

    -- 新增字段
    deleted          int4         NOT NULL    DEFAULT 0,                 -- 是否删除（软删除标志）
    create_by        VARCHAR(255),                                       -- 创建人
    create_time      TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE, -- 创建时间，默认当前时间
    update_by        VARCHAR(255),                                       -- 最后更新人
    update_time      TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE  -- 最后更新时间，默认当前时间
);

-- 为表添加注释
COMMENT ON TABLE coal_info IS '煤种信息表';

-- 为字段添加注释
COMMENT ON COLUMN coal_info.id IS '主键ID';
COMMENT ON COLUMN coal_info.coal IS '煤种名称';
COMMENT ON COLUMN coal_info.maintainer_id IS '维护人姓名';
COMMENT ON COLUMN coal_info.maintenance_date IS '维护日期';

-- 新增字段的注释
COMMENT ON COLUMN coal_info.deleted IS '软删除标志，true表示已删除';
COMMENT ON COLUMN coal_info.create_by IS '创建人用户名';
COMMENT ON COLUMN coal_info.create_time IS '记录创建时间';
COMMENT ON COLUMN coal_info.update_by IS '最后更新人用户名';
COMMENT ON COLUMN coal_info.update_time IS '记录最后更新时间';